# Форка и багрепортов псто

andreymal

Проверка работоспособности добавления рассказа.

[Изображение: https://andreymal.org/files/ava.png]

## Предисловие

Раз, два, три, четыре, пять.

Шесть, семь, восемь, девять, десять.

В целях упрощения научного тыка ограничение на число слов в рассказе снижено до двадцати.

## Глава первая: рейтинг

(заметка)

И приделал Веон подковы

И увидел народ, что это плохо

И выпилил Андреймал подковы и приделал звёздочки, аякс бранными словами попутно покрывая

И народ ещё смотрит

## Глава вторая: поиск

И дал Орхидеус поиск дельтовый

И сильно глючен оказался он, и рассказы при слиянии терялись

И наобещал Андреймал новых поисков

И не осилил он проект запустить

И провозился он десятки ночей, в порядок всё приводя

Да только вот не понравилось это Веону

И забил тогда Андреймал на него и сделал поиск без Веона

Да приправил его сфинксами, реальными временами и сельдереем

И не выдаёт он ошибок 403 и 500 более ^_^

Но на гитхаб код выкладывать стремновато теперь ._.